AGLI ONOREVOLI RAPPRESENTANTI DELLA CITTÀ DI ROVERETO

La Commissione, che dalla cittadina Rappresentanza fu onorata dell'incarico di provvedere alla diramazione dell'acqua potabile in questa città, è pressoché al compimento della sua missione, e perciò essa crede, o Signori, del suo dovere, darvi dell'opera sua una dettagliata relazione, accompagnandola con copia, o con estratto dei più importanti documenti. Il procedimento e l'esecuzione dell' importante lavoro che le avete affidato furono piuttosto lenti, ma non poteva essere altramente, dacché la Onorevole Rappresentanza, nella esiguità delle municipali finanze, decretava che la diramazione dovesse bastare a sé stessa. E diffatti bastò. Nella relazione che noi sottoscritti, componenti la su citata Commissione, vi presentiamo, abbiamo creduto utile il discorrervi anche dell' acquedotto, al che fummo indotti dalla stretta connessione, che sussiste fra esso e la diramazione, e dal desiderio che resti pei futuri, quantunquen meschino, un cenno storico dell'opera forse più utile e più importante, che abbia mai intrapresa la città nostra. La importanza della cosa per sé stessa, il suo ognor più crescente sviluppo, i molti interessi ed i diritti dei cittadini, che debbono essere tutelati, ci persuasero di toccare ogni cosa che quest'opera riguardasse, di renderla di pubblico diritto, e ci lusinghiamo die questa tenue fatica, come sarà grata a voi, sarà utile al pubblico.

Ma con ciò un altro scopo noi pur vorremmo raggiungere, ed è quello, di imprimere, coll'esempio di quest'opera, nelle menti dei nostri concittadini: che quando si tratti di un vero pubblico bene una popolazione, per piccola che sia, non deve lasciarsi leggermente sgomentare dalla spesa, ma che, molto più di quello non si creda, può una popolazione volonterosa e concorde.

Gradite, o Signori, questo esiguo lavoro, non da altro intendimento suggerito che da quello di giovare alla nostra carissima patria. Che se ciò avverrà, ne avremo largo compenso ed assai superiore ad ogni nostra fatica.

Rovereto nel Marzo 1863.

Dott antonio Balista Antonio Pischl

DELLA INTRODUZIONE E DIRAMAZIONE DELL'ACQUA POTABILE IN ROVERETO

A Buono spenditore Dio è tesoriere.

Giusti, prov.

PARTE Ia: DELLA INTRODUZIONE

Quantunque a non molta distanza dalla città di Rovereto, vi sieno ricche e salubri sorgenti di acqua potabile, pur tuttavia i nostri maggiori a' passati tempi, e precisamente fino all' anno 1845, provvidero a' bisogni della popolazione quasi esclusivamente colla più comoda e men costosa acqua del Leno. Ma questo provvedimento non era al certo commendevole; perché l'acqua del Leno, come tutte le acque dei torrenti, troppo di frequente si intorbida ad ogni piccola pioggia, e diventa di leggieri così satura di materie eterogenee, da riescire perfino ributtante e malsana. Le ragioni quindi, che hanno determinato i padri nostri a valersi di quelle acque furono ragioni puramente economiche. Erano essi persuasi di non possedere sufficienti mezzi ad un radicale provvedimento colla costruzione di un acquedotto, mettendo così a profitto quelle fonti, che la Provvidenza loro aveva collocate a poca distanza. Egli fu perciò, che i nostri maggiori fino dall'anno 1572 si limitarono a dedurre dai vicini colli di Noriglio una tenue polla di acqua pei più principali bisogni della famiglia, usandosi nel rimanente dell'acqua del Leno che si altingea dalle pubbliche gore e dallo stesso torrente. Poi, visto che anche l' acqua di Noriglio era insufficiente, eressero nel 1780, al piede del Castello, una ruota idraulica sulla Gora maggiore, die alzando l'acqua a venti piedi, mediante tubi di legno veniva diramata alla città. E questa pure divenuta non corrispondente al bisogno fu nel 1788 ingrandita: in quello stesso anno s' abbandonava affatto l'acqua di Noriglio.

Finalmente nell'anno 1824, merce la rilevante spesa di fiorini abusivi diecisctte mila, si sostituì alla vecchia, divenuta inadoperabile, una nuova ruota idrovora di più grandiosa mole, destinata ad innalzare l'acqua a cinquanta piedi dal Leno, per nutrire sì le pubbliche, che le private fontane della città. Pel sobborgo di san Tommaso, un'altra simile ruota di più piccola mole, eretta sulla gora Pajari già sul finire del decorso secolo da un privato Consorzio, provvedeva al bisogno di quegli abitanti; e serviva agli usi anche della vicina frazione di Lizzanella, che pure d' acqua potabile era in difetto.

Nell'anno 1838, le anzidette due ruote trovavansi in grave deperimento; e quella di maggior mole specialmente era così malconcia, che il suo continuo riattamento recava ogni anno al Civico erario una rilevante spesa e minacciava il suo sfasciamento. S'arroge che il maggiore diboscamento ne' monti, e il conseguente maggiore franamento dei terreni, rendevano ancora più frequente e più limaccioso l'intorbidamento dell' acqua del Leno. E le stesse fabbriche industriali, che nel frattempo erano sorte ad arricchirne le sponde, le imbrattavano vie più di loro mondiglie e le rendevano meno atte all'uso potabile.

Per le quali cose e pel frequente eccitamento delle superiori politiche autorità, il Civico Magistrato decise doversi assolutamente provvedere a questo più urgente fra i primari bisogni. E venne nella determinazione di demandare l'incarico della elaborazione di un idoneo progetto all'I. R. Ingegnere Filippo Gasperini, d' accordo colla Autorità circolare qui allora esistente.

II Gasperini corrispose pienamente alla fidùcia in lui riposta, e rifuggendo dalla grettezza e dalle mezze misure, colle quali il più delle volte si sprecano danari senza raggiungere lo scopo,con un concetto nuovo e radicale proponeva prendere l'acqua della sorgente di Vanza allo Spino, mediante un canale scavato nella viva pietra, avente un lume netto di centimetri 32 in altezza con eguale larghezza; e ne stabiliva la spesa a quarantasei mila cento sessantatré fiorini dell' Impero.

La sorgente di Vanza allo Spino limpidissima sgorga nella valle del Leno dalle falde di un monte calcare, dolomitico, situato a circa tré miglia dalla città, e godeva sempre di grande rinomanza, tanto per la abbondevole ricchezza, come per la freschezza, perennità e salubrità delle sue acque.

II valente chimico, il nostro concittadino sig. Demetrio Leonardi. al quale da questo Municipio ne venu a affidata la analisi, dichiarò essere l'acqua di quella sorgente fra le migliori che si possano rinvenire (A).

Ma ne la rionomanza della sorgente, ne le eruite irrefragabili attestazioni della sua vetusta perennità, ne il buon credito che godeva il Gasperini, ne la analisi del valente chimico, ne il vivo desiderio di molti valsero ancora a determinare il civico Magistrato di mettere mano all'opera.

Il proposto dispendio, a chi allora reggeva le sorti della città, sembrò sproporzionato ai mezzi di che essa poteva disporre. Oltre a ciò le difficoltà, che al primo aspetto si presentavano all'esecuzione dell'opera, facevano temere (come spesso addiviene in opere di simil genere), che non solo la spesa presunta non sarebbe bastata ma sì ancora che, attesa la linea alpestre, frastagliata da roccie inaccessibili, piombanti a picco ed in parte ruinose, fosse il lavoro di difficilissima e pressoché impossibile esecuzione, e costoso poi di soverchio il successivo mantenimento.

Per la qual cosa la Civica Rappresentanza con suo conchiuso 10 febbrajo 1841, non sappiamo, se più previdente o timorosa, prima di determinarsi a porre mano ali opera, statuì di sottoporre l'interessante progetto all' esame rigoroso di un Ingegnere idraulico di grido, e perciò la Commissione d'accordo col Municipio chiamò da sé da Milano il distinto Ingegnere idraulico, Anastasio Calvi; ed al suo giudizio venne sottoposto il progetto Gasperini.

Il Calvi, dopo aver fatto attenti studi sopra la faccia del luogo e dopo avere esaminate le diverse sorgenti, che si trovano nella valle del Leno, dichiarò, che il progetto era benissimo di possibile esecuzione: ma che molte e gravi difficultà si incontrerebbero; ed ingente ne sarebbe la spesa e pressoché superiore alle forze della città. E perciò come opera di minore dispendio, e di più facile attuazione consigliava di introdurre in città l'acqua delle sorgenti di S. Colombano.

Questa dichiarazione escita dalla penna di sì valente persona; fece abbandonare con rincrescimento di molti, il primo progetto, e assecondando l'idea del Calvi si fissò l'attenzione sovra quelle esigue sorgenti assai più vicine, poste in un seno del monte, a destra del torrente, a poca distanza, e quasi di fronte all'eremitaggio di San Colombano, circa a un miglio dalla città.

L'acqua di tali sorgenti venne raccolta tutta in uno, dai vari rigagnoli, dove essa scorreva, e misurata dava solamente la quantità di 540 mosse ( litri 765 1,5) al minuto primo. Non avrebbe bastato quindi ai bisogni della sola città, specialmente se si prendevano a calcolo gli obblighi, che la città aveva già anteriormente incontrato; coi privali possidenti di getti di acqua.

Era perciò insufficiente la sua quantità; e la natura del terreno di alluvione, donde scaturiva, lasciava dubitare della sua perennità. Oltre a ciò le analisi di essa, fatte tanto dal benemerito nostro concittadino Pietro Cristofori come dal sig. Demetrio Leonardi, dimostravano bensì che essa non conteneva materie nocive alla salute, ma tutti e due la trovarono di un sapore terroso e pantanoso, e di gran lunga inferiore nelle sue buone qualità a quella della sorgente di Vanza.

L'i. r. Ingegnere circolare Giovanni Piva, che venne incaricato di questo nuovo progetto, lo eseguì: ed ai 2 settembre 1842 lo presentò col programma e coi relativi dettagli. Consisteva il progetto nel tradurre dalle piccole sorgenti di San Colombano, insieme raccolte, l'acqua in città con tubi di ferro fuso, e la spesa necessaria a ciò ammontava a fiorini abusivi ventiotto mila novecento ottantaotto.

Sendo questo progetto molto più economico del primo, fece per il momento dimenticare tutta la sua insufficienza, non si discusse gran fatto sulla sua convenienza,e stava per essere mandato ad effetto, dacché l'Ingegnere Piva ne aveva già presentato il capitolato d'asta e la descrizione dei lavori, ed il Magistrato, ne aveva pubblicati gli avvisi.

Due volte venne aperta pubblica asta per allogare quest' opera, la prima il giorno 5 luglio 1843, la seconda circa un mese dopo. Alla prima non si presentò vermi applicante, alla seconda comparvero i fratelli Antonio e Giovanni Degasperi di Lavarone.

Se non che alcuni cittadini, ai quali molto rincresceva, che il più utile progetto Gasperini fosse andato a vuoto, e che la città avesse determinato di sottostare ad una sì rilevante spesa per sì poca quantità di acqua, di incerta perennità e di qualità sì scadente, non aveano mai abbandonata la speranza di potere per avventura far risorgere il primo progetto. Con tale intendimento, e prima che si aprisse la seconda asta, qualcheduno bene intenzionato consigliò i fratelli Degasperi a non intraprendere quella opera, che restò cosi anche questa volta effettivamente senza aspiranti.

Sendo poi noto, che essi erano uomini capaci e pratici in simiglianti lavori, si volle che esaminassero la sorgente dello Spino, e fatto loro conoscere il progetto Gasperini vennero animati a fare i necessari rilievi, ed a dichiarare se il progetto Gasperini sembrasse loro di meno difficile esecuzione; e così pure se essi sarebbero disposti ad assumerla e nel caso affermativo, a quali condizioni.

I Degasperi, dopo avere esaminato e diligentemente studiata la linea, dichiararono, che. L'opera non sarebbe contrariata ne da gravi, ne da insuperabili difficoltà; e dopo alcuni giorni, il dì 4 agosto 1843, presentarono alla Commissione un progetto, nel quale si obbligavano alla costruzione di un acquedotto, che dalla detta sorgente derivasse alla città l'acqua nel punto suo più culminante, cioè al Dosso di Castello, con un lume di venti oncie di altezza (pari a metri 0,527) e di eguale larghezza.

Proponevano essi la costruzione di questo acquedotto, ove non potesse essere scavato lungo il sano macigno del monte, in lastre di pietra dura ben lavorate e ben connesse, cementate in calce idraulica, di sovraporlo ad un grosso selciato in malta, e di fiancheggiarlo pure con due muri in malta ben costrutti, della grossezza di metri 0,474, e di coprirlo tutto con una lastra di pietra, soprappostovi per tutta la sua lunghezza un mantello di terra dello spessore di circa cinquanta centimetri; e tutto ciò pel prezzo di trenta quattro mila fiorini abusivi. Questo nuovo progetto, quasi improvvisato, venne da essi presentato alla Commissione, e da questa al Civico Magistrato ed al Capitanato Circolare per la approvazione.

II Magistrato Civico e l'i. r. Capitanato Circolare videro con compiacenza risorgere l'originario progetto come più confacente e più desiderato dai cittadini, ne approvarono la proposta ed ordinarono, che si passasse tosto alla stipulazione del contratto.

Pendenti ancora le trattative coi Degasperi, la Commissione, fare volendo il primo passo necessario per condurre ad effetto quest'opera, aperse pratiche con Cristiano Sannicolò, proprietario della sorgente, per comperare da lui tanto la sorgente medesima, quanto il suo mulino ed i suoi piccoli stabili che la circondano. Essendo il Sannicolò uno dei dipendenti del nostro concittadino di illustre memoria, Donn'Antonio de Rosmini Serbati, volle, che le condizioni di quella vendita, dalla quale non mostravasi alieno, fossero da quest'ultimo stabilite.

Pregato però di ciò l'esimio filosofo, accettò l'arbitrato e ne stabilì le condizioni, le quali vennero sancite da entrambe le parti. All'appoggio di esse fu stipulato col Sannicolò un compromesso di compra-vendita il 25 agosto 1843, e il documento definitivo del contratto venne esteso il 25 luglio 1844 (B).

Si passò pure quasi contemporaneamente a trattare coi possessori di que'fondi, pei quali doveva correre l'acquedotto, ne vi fu grave difficoltà agli accordi. Mediante i contratti stipulati con essi la città non solo divenne proprietaria del terreno, su cui l'acquedotto è costrutto; ma si riservò anche il diritto di potere, in qualunque tempo, lavorare, occorrendo, e scavare d'intorno fino alla distanza dallo stesso di centimetri 63.

Garantita così la città della proprietà della sorgente e del suolo, sul quale doveva essere costrutta tutta l'opera; passò il giorno 13 novembre 1843 alla stipulazione del contratto coi fratelli Degasperi, i quali associarono alla impresa Giovanni Filz da Serada.

In questo contratto veniva convenuto, che il lume dell'acquedotto dovesse essere accresciuto dal sopra stabilito e che avesse in tutto il suo corso una altezza di oncie 22, pari a centimetri 58, ed una eguale larghezza, ed il prezzo da pagarsi di fiorini trentacinque mila abusivi; ferme nel resto le altre modalità di costruzione, indicate nel primo progetto da essi proposto.

Essendo stato questo Civico Magistrato assicurato vocalmente dalla competente Autorità della piena approvazione del detto contratto, ordinò agli imprenditori che tosto dessero mano all'opera. Vi si prestarono essi con grande energia, cominciando ad aprirne la traccia su tutta la linea. La superiore approvazione non giunse che il 14 marzo 1844. Era già aperta la Via quasi su tutta la linea, quando la Commissione si avvide di una inavvertenza, per avventura incorsa nel progetto. Osservò cioè che, confrontando il lume dell' acquedotto coi suoi svariati declivi, sarebbe stato necessario; perché l'opera riuscisce corrispondente appieno allo scopo, che variassero a seconda anche le dimensioni della sua luce.

Verificato quindi che il tratto di canale, che dal ponte di S. Colombano mette alla città, per la sua più forte scadenza basterebbe a trasportare contemporaneamente un assai maggiore volume d'acqua di quello che fosse atto a trasportare il tronco che dalla sorgente mette fino a S. Colombano; la Commissione col suo conchiuso dei 26 gennajo 1844 stabilì di domandare al Civico Magistrato il permesso di costruire quest'ultimo tronco di una maggiore capacità.

Il Magistrato, radunata appositamente la Cittadina Rappresentanza il dì 10 febbrajo 1844, vi sottopose la domanda; ma i signori rappresentanti non comparvero in numero, e dei comparsi una gran maggioranza non annui.

Il Civico Consiglio tuttavolta fatto riflesso, che la Civica Rappresentanza non era in numero e che, anche essendo in numero, non aveva per legge che voto consultivo, e fatto rinesso alla ragionevolezza della domanda della Commissione, col suo conchiuso dei 15 febbrajo 1844, la approvò: e cosi il tratto di acquedotto oltre il ponte di S. Colombano fu costrutto con un lume della larghezza di centimetri 58 e della altezza di centimetri 68.5.

Questo ingrandimento sarebbe anzi stato dalla Commissione effettuato in maggiori proporzioni; ma in vista che la Cittadina Rappresentanza si era manifestata contraria, e che in paese si era anche suscitato un certo partito avverso all'opera, credè di limitarlo semplicemente alla su cennata misura.

Alla sollecitudine, con cui si iniziarono le trattative, alla rapidità con cui si improvvisò e si mise ad atto questo progetto, e allo entusiasmo surto per la realizzazione di questa idea vagheggiata sì da lungo tempo, subentrò poi la ponderazione e la calma, e si conobbe che era impossibile potersi eseguire un'opera tanto grandiosa con sì modica spesa. A grado a grado che il lavoro progrediva si toccava con mano, che era una follia il credere che senza ben più ingenti sagrificj si potesse giungere al compimento dell'impresa.

I fratelli Degasperi avevano commesso, a loro danno, un grave errore nel calcolare la spesa ma avevano nel tempo stesso fatto un gran beneficio alla città, togliendo i timori e rettificando le idee in riguardo alla materiale possibilità dell' opera, tirano essi brave ed oneste persone: erano per giunta piuttosto scarsi di mezzi di fortuna, e non vi era equa ragione di rovinare la loro esistenza col volerli chiamare a responsabilità di un errore semplicemente di calcolo. E quindi questo Magistrato, a ciò abilitato dalla superiore Autorità, pagava settimanalmente i lavori che venivano fatti, in base alla stima, che ne presentava il Civico Ispeziente. sig. Cristiano de Chiusole.

Ma il Civico Magistrato, non contento di tale modo di procedere indeterminato, volle pur una volta fissare la somma, senza vagare nell'incertezza, che era divenuta penosa, e dava motivo di lagni e di risentimenti alla popolazione. Si fu perciò che il giorno 43 marzo 1844 fu conchiuso un nuovo finale contratto, alla stipulazione del quale, oltre ai fratelli Degasperi, intervenne come parte contraente, anche il signor Pietro Oberbizer di Rovereto, persona, la cui solvenza e capacità non lasciavano dubitare di una esatta e completa esecuzione. In questo nuovo contratto si convenne di pagare, pel completo eseguimento dell'opera, la somma definitiva e complessiva di ottanta due mila fiorini abusivi, di cui cinquanta nove mila erano stati pagati sino a quel giorno. Così dalla mite stabilita somma in origine, si giunse a codesta ingente, senza che però si perdesse la lena.

Se non che più tardo s'allarmava la popolazione alla voce, forse artatamente propalata, essere il livello, dalla sorgente fino al ponte di San Colombano, erroneo; e l'acqua, in onta ai tanti sagrificj, non potere giungere al suo destino. Alla qual voce dava maggior risalto una si tenue pendenza del canale che l'occhio non poteva discernere.

A sradicare questa falsa idea, la quale non era che nelle menti vulgari, quando l'acquedotto fu finito fino al Ponte di San Colombano, si pensò ad una festa popolare: e il dì 18 novembre 1844, alle due pomeridiane, si introdusse l'acqua della sorgente in quel vergine tronco del nuovo acquedotto. E l'acqua, infatti, liberamente tragittando la parte avversata e la più diffìcile, giunse al punto indicato, al cospetto di tutte le politiche e civili Autorità, fra i suoni della Civica Banda e fra gli applausi di una numerosa popolazione, che, festevole, era accorsa di sì lieto avvenimento spettatrice.

I numerosi lavoratori vollero pur essi prendere parte attiva alla festa, annunziando l'arrivo del bramato elemento con ripetute salve di mortaretti. Ma come accade di spesso, che i giorni più lieti vengono funestati da dolorosi avvenimenti, questo, fra i più avventurosi per la nostra città, fu pur troppo contristato da fatto assai miserando. Una improvvisa accensione della polvere intromessa in un mortajo, comunicando fuoco anche alla polvere, che si teneva nelle mani dei ministranti, gli atterra, unitamente ai curiosi che vi erano intorno stipati.

Il terribile accidente accagionò la morte istantanea di due persone, ed il grave ferimento di molte altre, di cui tré perirono fra la notte e la mattina susseguente, e dieci o dodici restarono miseramente più o meno offese. L'Autorità, che non potè prevenire tanto disastro, dispiegò almeno ogni operosità a lenirlo, apportando provvidi e pronti soccorsi, ove urgeva il bisogno. Sì tremenda catastrofe chiuse un dì che era sorto apportatore di sola letizia.

Ma se questa scena desolante lasciò negli animi commossi della popolazione una funesta rimembranza, il felice risultato dell'esperimento valse a rianimare con maggiore alacrità il sollecito eseguimento dell' opera. Da quel momento in fatti proseguì essa con tutta attività e regolarità, e circa nove mesi dopo gli imprenditori avvisarono la Commissione ed il Magistrato, che l'opera era giunta al suo compimento. Onde potere prontamente utilizzare il beneficio della diramazione dell'acqua, che con tanta ansietà era da tutti aspettata, si misero tosto in comunicazione i vecchi conduttori di legno, che esistevano in Città, colla vasca raccoglitrice al Dosso di Casteilo. E con gran festa la mattina del 4 ottobre 1845 venne immessa l'acqua nel novello acquedotto, che fra il giubilo della popolazione sgorgò nella vasca raccoglitrice e zampillò dalle pubbliche e private fontane (C).

Perche l'opera però fosse perfettamente compiuta era necessario di fare un condotto, che desse sfogo allo scolo di essa ed al soverchio dei tubi diramatori. In via provvisoria si usò a questo scopo di un condotto preesistente, che serviva a tradurre nel Leno l'acqua, che al tempo delle pioggie scendeva dalla sovra posta strada di Noriglio.

Ma in vista che il detto sopravvanzo era molto considerabile e, che inoperoso andava a perdersi nel torrente, la Ditta Jacob e Compagno propose di fare a tutte sue spese un adattato condotto di scolo, a condizione che mettesse l'acqua alla sottoposta sua cartiera, per usarla in quella industria; ed offrì per di più, l'annuo pagamento di fiorini duecento d impero in valuta sonante.

La Civica Rappresentanza, d'accordo colla Commissione, considerando che sarebbe stato necessario di provvedere a proprie spese con apposito manufatto; considerando ancora che la proposta andava a profitto di una ragguardevole industria cittadina; e considerando, finalmente, che l'acqua non andava perduta per gli ulteriori usi industriali, ma tornava ancora nel Leno, col suo conchiuso 8 febbrajo 1850, annui alla domanda; e così al pieno compimento dell'opera venne dalla supraddclla Ditta costrutto idoneo condotto di pietra della lunghezza di metri 778.

L'acquedotto così compiuto parte da un ben costrutto recipiente raccoglitore alla sorgente, e mette foce ad unii grande vasca rinchiusa in accolìcio fabbricato sul culmino più alto della città, e da essa partono le primarie ari cric diramatrici; essa e munita di una cateratta, mediante la quale si può dare. pieno scolo alle acque. Tutto l'acquedotto ha una complessiva lunghezza di metri 4.468, dei quali 2672 formano il tratto di acquedotto, che dal suo incile o capo d'acqua giunge fino al capo di ponte di S. Colombano verso la città. Questa parte di acquedotto ha una complessiva pendenza di metri 7 e centimetri 20, che da una media pendenza per ogni metro di centimetri 0,26, ed un lume netto di 58 centimetri in larghezza e centimetri 68,5 in altezza. Il tronco che dal ponte di s. Colomhano viene fino alla città ha una lunghezza di metri 1796, una complessiva pendenza di metri 40, ed un lume di 58 centimetri in altezza e pari larghezza.Questo acquedotto nella ipotesi che l'acqua vi scorra a tutta sezione, cioè fino al labbro delle sue sponde, secondo gli esatti calcoli di vari intelligenti, può trasportare una massa di acqua capace di alimentare perennemente 1967 spine della portata ciascheduna di trenta carra di acqua ogni ventiquattro ore (1). Ned è a dubitare che la sorgente, anche nella sua estrema magrezza, non fornisca l'acqua necessaria al riempimento dell'acquedotto. Essa fu dalla Commissione espressamente visitata nell'anno 1858 nel mese di marzo, quando generale e straordinaria era la siccità in tutte le sorgenti, e universali i lagni, e tuttavia ebbe la Commissione a convincersi pienamente come quel dubbio non potesse sussistere.Dacché fu finito l'acquedotto fino oggidì, e scorsero oramai diecisette anni, esso non andò soggetto a nessuno deperimento; ne furonvi applicate, che poche opere di semplice precauzione, di tenue spesa. Solo nella notte del 17 novembre 1852, dal ciglione del monte, lunghesso la nuova strada di Vallarsa, di rimpetto alla cartiera dei signori L. Jacob o Comp., si staccò un enorme masso, che precipitando sulla sottoposta campagna e sulla strada, le dirompeva seco traendo, nella sua ruina, circa quaranta metri dello stesso acquedotto, che senza grave spesa venne con sollecitudine riparato.

Altro inconveniente, non forse grave, ma che pur inerita di venir ricordato, si è lo strano fenomeno, che le radici delle piante circostanti, in onta ad ogni precauzione ed alla incontrastabile solidità del manufatto, penetrano qua e là nell'acquedotto con filamenti capillari, i quali appena entrati, prendono una natura tutta propria e danno origine ad una sì straordinaria vegetazione, da ingombrarlo e da difficultare il corso dell acqua. Una ispezione fatta in quest'anno (la prima dopo la sua costruzione) a tutto l'acquedotto, convinse di questo fatto, e persuase essere cosa prudente ripeterla, almeno ogni quattro o cinque anni; la spesa riesce minima, ed il danno che si può allontanare, può essere di qualche rilievo.

Si è adottata la misura del carro perchè qui generalmente la più conosciuta. Un carro è uguale a 12 metri cioè a litri 680 e 1/5.

PARTE II.a: DELLA DIRAMAZIONE

La vecchia diramazione, con tubi di legno, di cui interinalmente la città si serviva, era un puro precario, giacché essa non poteva essere atta allo scopo, e per la esilità delle sue dimensioni, e per la poca sua resistenza, non rispondente a questa novella grande pressione, e perciò era necessario di provvedere con altra, più confacente. La città emunta; non iscoraggiata, dalla ingente spesa sostenuta in sì breve lasso di tempo, soprassedette per qualche anno ad incominciare una nuova diraramazione, ed intanto si servì della vecchia. Se non che finalmente la Civica Rappresentanza, sempre più pressata da una impenosa necessità, si decise nella sua seduta dei 22 luglio 1849 a seriamente provvedere. Ei fu in quella seduta, che si nominò la scrivente Commissione; incaricandola di sollecitare quest'opera come meglio credesse; e mise perciò a sua disposizione il ritratto dalla vendita della vecchia ruota idrovora e del suo fabbricato,e la autorizzò inoltre a procedere nei lavori a norma dei mezzi di cui sarebbe venuta in possesso; mercé la vendita di spine di acqua, delle quali erano già stali stabiliti i prezzi da un Regolamento, approvato sino dall'anno 1844. Questo Regolamento stabilisce anche tutte le modalità ed i diritti, che servir debbono di norma ai compratori. Esso servì eziandio di regolo invariabile alla Commissione; e se qualche volta questa si trovò nella necessità di distaccarsene all'atto della concessione di spine, ciò accadde perché ottenne in quella vece altri compensi, sia per cessioni stipulate di necessarii terreni, sia per annullamento di diritti, che inceppavano la esecuzione dell opera. La Commissione però ebbe cura di riportare ogni volta la relativa sanzione dalla Cittadina Rappresentanza o dal Civico Consiglio.A questo Regolamento credette la Civica Rappresentanza fare in appresso diverse modificazioni ed aggiunte che dal pratico andamento venivano suggerite (D).

Frattanto la Commissone compenetrata della urgenza ed importanza del proprio mandato, dispose subito le cose in modo da potere il più presto che fosse possibile, dar mano all'opera. E per avere tanto una approssimativa idea dei mezzi, di cui potesse disporre, quanto una norma sul calibro dei necessari tubi; emanò pubblici avvisi per invitare lutti quei cittadini, che desideravano fare acquisto di spine di acqua a presentare sollecitamentre le loro domande; e ritirò pure da molte parti informazioni sulle diverse qualità dei tubi.

Versò da prima per qualche tempo in grande incertezza se dovesse preferire quelli di ferro fuso, ovvero quelli di pietra oolitica statuaria di Arco, perocché i primi pareva dovessero presentare una maggiore durata; i secondi allettavano colla mitezza del prezzo. Avendo però constatato che in quelli di ghisa alle volte si generano qua e là delle escrescenze o protuberanze ocracee, le quali finiscono coll'otturare o almeno col ristringere notabilmente il foro degli stessi, mentre invece quelli di pietra di Arco, scevri da questo inconveniente, presentavano in pari tempo tutta la voluta solidità, congiunta ad una rilevante economia, la commissione si appigliò volentieri a questi ultimi, e si scelsero quelli della fabbrica del sig. Meneguzzi di Arco.

Con questa qualità di tubi si cominciò, quasi in via di 'esperimento, a porre in opera i due tronchi di diramazione, che dal Dosso di Castello scendono fino alla estremità inferiore della contrada dei Balteri. E visto l'esito favorevole riguardo alla loro resistenza, si venne nella determinazione di usare di questa sorta di tubi per tutta la diramazione. La fabbrica fornitrice dei tubi aveva suggerito anche il metodo di congiunzione degli stessi, consistente in un cemento formato con olio di lino, mattone pesto assai fino, polvere di litargirio ed uno stratto di canape. Se non che codesto metodo non reggeva bene alla prova. Oltracciò la lentezza colla quale si dovevano mettere in opera i tubi, e la facilità con cui se ne spezzavano i labbri sporgenti, consigliarono la sostituzione di un metodo più facile e più sollecito.

Il giorno 12 febbrajo 1851 si fecero conoscere alla Civica Rappresentanza queste risultanze, e nello stesso tempo si fece presente alla stessa, come fosse necessario, a scanso di responsabilità della Commissione, che eleggesse idonea persona per ideare un piano generale da adottarsi per tutta la diramazione. Essa in quel dì medesimo elesse a ciò il bravo nostro meccanico sig. Guglielmo Lange. Ma sondo esso appunto uno dei mèmbri della Commissione, la Rappresentanza nello stesso conchiuso, in vista del novello incarico affidategli e in vista delle eventuali ordinazioni, che sarebbero state date all'uopo alla sua officina medesima, gli sostituì come membro della Commissione il sig. Giuseppe Jacob, e ordinò in pari tempo, che la Commissione, a norma dei dettati del Lange, procedesse alla esecuzione dell'opera. Il Lange dopo circa due mesi presentò alla Commissione il suo piano. In esso stabiliva due punti principali; da cui la diramazione doveva partire l'uno notabilmente più basso dell altro. E ciò per non aggravare di una inutile pressione i tubi della parte meno elevata della città. Il primo punto, più alto, è sul Dosso di Castello: il secondo (metri 23,7) più basso, giace alla estremità inferiore della contrada detta dei Balteri, e riceve l'acqua dalla vasca superiore per mezzo di un tubo a bocca libera, del lume di Quattordici centimetri. Dal punto più alto adunque doveva dipartire l'acqua da diramarsi alla parte più alta della Città, e così pure a Lizzanella ed a Santo Ilario; e dal secondo quella destinata per la parte più bassa della Città, non che per la Stazione ferroviaria e per Sacco. Sarebbe stato desiderio della Commissione di effettuare la diramazione in più ricche proporzioni, adottando cioè tubi di un maggiore calibro: ma, in vista dello scarso numero delle domande dei privati e della limitazione dei mezzi, che erano stati messi a suai disposizione, si dovette eseguirla con tubi di calibro mediocre. L'obbligo che la città aveva incontrato, in base al conchiuso della Rappresentanza del 1° marzo 1850, verso la Direzione della I.R. Fabbrica Tabacchi in Sacco, di darle cioè una polla, di acqua al suo confine, alle Campagnole, determinò la Commissione a mettere in opera da prima la condotta destinata a dare l'acqua alla parte più bassa della Città ed a Sacco.

Si die principio alla stessa nell'autunno del 1853, e si finì nella susseguente primavera. Comincia essa, con un tubo del diametro di quattordici centimetri, dalla vasca diramatrice ai Balteri, scende lungo la contrada di Valbusa Grande e di Rialto, e va fino in Piazza delle Oche, ove comincia a diramare l'acqua dando i primi suoi getti alla casa Parolari ed alla pubblica fontana: prosegue con questo diametro lungo la Contrada di Loreto e il Borgo di Santa Caterina, ed arriva fino alla fontana, posta al muro della casa del sig. Cesare Gerosa al civ. num. 249, ove cambia il suo diametro in tubi da dieci centimetri e con questo continua fino al piazzale dei Cappuccini, davanti alla Filanda de Tacchi, da dove, col diametro di otto centimetri, va'al confine civico, alla frazione detta delle Campagnole.

Questa condotta ha una lunghezza di metri 948. E al punto suo più basso che è alle Campagnole, sostiene una pressione di metri 23,29.

Pel corso circa di metri 76, verso la sua estremità, alle Campagnole, questa condotta fu posta in opera col cemento suggerito dalla Fabbrica dei tubi, il qual metodo venne poi abbandonato interamente vi fu sostituito il cemento a calce idraulica con sabbia, che poi fu sempre usato sino alla fine. Da questa condotta si dipartono tré rami.

a) Il primo si stacca dall'apparecchio diramatore posto al portone di Santa Caterina; e con un diametro di sei centimetri va lungo la contrada delle Salesiane fino aU'I. R. Caserma, percorrendo una linea di metri 123.

b)Il secondo parte dall'apparecchio diramatore posto nella Piazzetta dinanzi alla filanda Tacchi, e va alla Stazione ferroviaria, con un diametro di sei centimetri e un corso di metri 379.Questo ramo è di proprietà della Direzione della Stazione ferroviaria, la quale ha però l'obbligo di lasciarvi entro scorrere anche l'acqua, che serve ad alimentare le due pubbliche fontane che sono sul piazzale della stazione.

c)Il terzo parte dal diramatore alle Campagnole e va a Sacco, con un diametro di sei centimetri, e dopo aver percorso un tragitto di metri 4764, da l'acqua all'I.R. Fabbrica dei Tabacchi ed alle pubbliche fontane di quel Comune. A Sacco questo ramo dovrebbe sostenere una pressione idrostatica di metri 48, se al diramatore alle Campagnole non venisse moderata da apposito rubinetto. Questo ramo venne fatto a spese dell'I. R. Fabbrica Tabacchi in Sacco.

Nella state dell' anno 1855, si comincio la diramazione principale, che parte dalla vasca diramatrice al Dosso di Castello, con una condotta di tubi del diametro di dieciotto centimetri, la quale attraversando la chiesura Birti ora Tedeschi, la strada delle Fosse, il cimitero vecchio, l'oratorio di san Giuseppe viene in piazza di san Marco, dopo aver percorsa una linea di metri 303, con una pressione idrostatica di metri 34,64.Là in apposita volta sotterranea, per mezzo di un apparecchio tubulare di ferro fuso, si divide in tré bocche, aventi ciascheduna una ben costrutta cateratta di metallo, dalle quali partono tré doccioni principali.

I . Il primo di essi fu messo in opera ancora in quest' anno. Esso, con un diametro di quattordici centimetri, si dirige verso la contrada di Rialto, va fino all'apparecchio diramatore, posto prossimamente alla casa del sig. Albino Candipergher al civico N. 367, ove cambia il suo diametro in uno di dieci centimetri, e prosegue scendendo per quella contrada, e percorrendo la piazza delle Oche, la contrada delle Scuole Normali, il Corso Nuovo ed il pubblico passeggio fino al luogo detto alla Cà dell'Ora, ove scema il suo diametro ad otto centimetri, e poi in retta linea corre fino alla estremità sinistra dei viali del pubblico passeggio. Questa linea di tubi ha una complessiva lunghezza di metri 1612, ed al suo punto più basso, che è avanti a1 Palazzo della pubblica istruzione, ha una pressione idrostatica di metri 42,04. Da questo si dipartono due rami secondarii.

a) Il primo si stacca dati apparecchio diramatore, posto al principio della contrada dei Paganini, con un diametro di sei centimetri; e percorre quella contrada con una lunghezza di metri 120.

b) Il secondo si parte dall'apparecchio diramatore posto all'estremità dei viali del pubblico passeggio, e con un diametro di quattro centimetri va fino a Santo Ilario, percorrendo una linea di metri 948. Questo ramo è consortale.

II. Nell'estate del 1857, si cominciò a mettere in opera il secondo doccione principale, il quale parte dalla piazza di San Marco con un diametro di quattordici centimetri, e si dirige verso la contrada della Terra, ove, giunto rimpetto alla casa della Canonica vecchia al civico N. 424, cambia il suo diametro con quello di dodici centimetri, ed indi percorre la Piazza del Podestà, il Ponte (sul quale i tubi sono di ferro fuso) e il Borgo di San Tommaso fino all' apparecchio diramatore, posto vicino alla casa Keppel al civico N. 606. Ivi il suo diametro diventa di dieci centimetri, e con questo va fino al diramatore, posto alla barriera stradale vicina alla Chiesa di S. Maria, ove il suo diametro si cambia in quello di otto centimetri, e, dilungandosi per la strada che mette a Mori, finisce sul piazzale del convento di Santa Croce. Questo doccione è lungo metri 1138 e sostiene nella sua parte più bassa, che è appunto a Santa Croce, una pressione idrostatica di metri 45.0.Da esso si partono tré rami secondarii:

a) II primo comincia in vicinanza della Torre Civica in prossimità della casa Pollini posta al civico N. 403, e, con un diametro di sei centimetri, va lungo il vicolo della Torre, traversa la piazza detta del Grano, percorre la contrada della Pesa, e giunto in piazza di San Carlo, dopo aver dato alla contrada dei Calcinari e delle Ghiaje un ramo di metri 110, mette fine in contrada degli Orti.Questo ramo ha una lunghezza di metri 315.

b) L' altro ramo col diametro di 6 centimetri si parte in vicinanza della Chiesa di S.Osvaldo nel Borgo di S. Tommaso, e traversando quella piazzetta si innalza pel montuoso vicolo del Dosso, che mette al Trivio detto delle More, ascendendo dal punto di sua partenza ad una altezza di metri 19 e centimetri 60.Questo ramo è lungo metri 133.

c) II terzo è quel ramo consortale che scende a Lizzanella con un diametro di quattro centimetri. Muove esso dal diramatore a Santa Croce, corre la strada postale, passa la frazione mista detta dei Molini, e giunge in piazza di Lizzanella. La sua lunghezza è di metri 986.

Subirebbe esso alla sua inferiore estremità una pressione idrostatica di metri 49, se questa non venisse moderata da apposito rubinetto posto alla sua congiunzione col diramatore a s. Croce.

III. La insperata quantità della vendita di spine di acqua, e le crescenti domande che si presentavano, avevano persuasa la Commissione, che il doccione percorrente il Corso nuovo era già ormai divenuto insufficiente a soddisfarle.

E perciò si ebbe speciale riguardo a sussidiare validamente quella condotta col porre in opera il terzo doccione principale. Esso parte da piazza di s. Marco con un diametro di dodici centimetri, scende vicino e parallelo al primo, fino a casa Beltrami, posta al civico numero 365; poi se ne allontana, e portandosi al lato sinistro della contrada, dopo aver percorso il tratto di metri 149,8, fa capo al Trivio di Rialto ed ivi con apposito apparecchio tubulare di ferro fuso si divide in due rami.

a)Il primo col diametro di dieci centimetri declina lungo il lato destro, verso la stretta di Rialto, e traversando la Piazza delle Oche, corre parallelo al primo fino rimpetto al Convento dei KR. PP. Riformati, ove si unisce alla prima condotta. Esso in tutto il suo corso, fino alla sua unione, non emette alcuna quantità di acqua. Questo ramo sussidiario ha una lunghezza di metri 834,5.

c) (sic)L' altro ramo dal trivio di Rialto si prolunga per la Via Nuova con un diametro di dieci centimetri, e dopo aver percorso il tragitto di metri 108 giunge in piazza delle Erbe, ove si divide in due piccoli rami; uno dei quali va fino in piazza del Grano col diametro di sei centimetri e con una lunghezza di metri 68,2; e l'altro piega e va lungo la contrada delle Roze, percorrendo il lato destro lungo casa Balista e Todeschi ai civici numeri 457, 298, 297, 293 e finisce rimpetto al filatorio Tacchi. Il suo diametro è di sei centimetri e la sua lunghezza di metri 106,2.

Lungo il tragitto di tutte codeste piccole e grandi arterie diramatrici, ad ogni tratto circa di 45 metri, vennero disposti sotterraneamente, in apposite volte, degli apparecchi tubulari di ferro fuso, portanti apposite braccia, a cui vengono attaccati, mediante rubinetti (1) misuratori, i tubi che danno l'acqua alle pubbliche fontane ed alle private.

Ed in vista poi della tortissima pressione idrostatica, che può innalzare l'acqua assai facilmente ad un'altezza maggiore del tetto di quasi tutti i fabbricati della città e può gettarla a grandi distanze, ha stabilito la Commissione di aggiungere ad ogni apparecchio diramatore, nella sua parte superióre, un grosso rubinetto, al cui labbro, terminante con una vite esterna, si possa raccomandare qualunque manica idraulica.

Scopo di tale previdenza fu quello di valersi con facilità della diramazione anche per la estinzione degli eventuali incendi. E diffatti unendo, mediante apposita vite, la manica al rubinetto, si può gittare a grandi altezze e distanze una ragguardevole massa di acqua.

(1) I rubinetti che abbiamo trovato da preterirsi sono quelli recentemente inventati dal signor William Croher torniti di vite terminante in bottone premente su dì una valvola di gomma elastica.

Ben sessanta sono questi apparecchi diramatori, per cui non vi è quasi luogo in città ove non possa essere messa a profitto tale previdente misura. E l'esperienza ormai ci ha ripetutamente persuasi, in casi di infortunj di incendio, della somma utilità della stessa. Perché più prontamente venga ultimata e generalizzata la diramazione, la Civica Rappresentanza ha permessa la formazione di sei consorzii. Oltre i quattro anteriormente descritti di Lizzana, di Sacco, di sant' Illario e della Stazione ferroviaria, i quali formano parte o continuazione della civica diramazione, ne permise altri due, che esistono separatamente per sé, non comunicanti, che direttamente, cella vasca diramatrice e sono:

a) Il consorzio Bettini-Tacchi-RavizoIa, che comincia con un tubo del diametro di dieci centimetri alla Vasca diramatrice al Dosso di Castello, e che per una tortuosa via percorrente la vecchia strada di Vallarsa fino alla sua congiunzione colla nuova, scende fino alla imboccatura della Piazza del Podestà, dove piegandosi si dirige al Ponte e va in linea retta fino alla filanda Bettini a Lizzanella, e percorre la ben lunga linea di metri 1935, sostenendo nella sua più bassa estremità una pressione di metri 49.

b) II consorzio, che originariamente voleva istituire il Collegio Vigiliano. Esso parte dalla suddetta vasca, con un diametro di otto centimetri, corre tutta la contrada dei Balteri, ed ascende la strada che va alla Vallunga fino alla chiesura della signora Anna Birti ove finisce. Percorre una linea di metri 378. Questo Consorzio non ebbe il suo effetto, perché durante il lavoro si pensò di provvedere altrimenti, ed è diventato perciò una semplice condotta privata. Oltre alla suddetta diramazione, fatta dalla città e dai Consorzii, vi sono tutte le numerose piccole arterie dei privati, le quali sono o in tubi di pietra statuaria di Arco di piccoli calibri, o in tubi di piombo, le quali si troveranno tutte esattamente indicate nella topografia, che a tal uopo veune ordinata e si sta lavorando.

PARTE III.a: ALCUNE OSSERVAZIONI GENERALI, SPESA COMPLESSIVA, DELL'OPERA, VANTAGGI OTTENUTI DA ESSA, CONCLUSIONE

Nella diramazione sì cittadina che consortale vennero complessivamente messi in opera metri 13,500 di tubi di pietra statuaria di Arco, di diversi calibri, dal maggiore di dieciotto centimetri fino al minore di centimetri quattro. Lungo il corso di questa diramazione sono poste in opera in diversi punti diramatori delle apposite cateratte di metallo (1), onde poter arrestare parzialmente il corso dell' acqua. Ilche può venir fatto per due scopi; il primo si è per potere, in caso di bisogno, riparare a qualche eventuale rottura, o fare qualche operazione in un singolo tronco della diramazione, senza per questo impedire il generale suo corso; e l'altro di potere, all'occorrenza di infortunio dì incendio, far affluire a preferenza una maggiore massa di acqua nel luogo dove viene richiamata dall'urgente bisogno.

In città queste cateratte sono in numero di tredici, e si trovano nei seguenti luoghi:

Tré al diramatore principale in Piazza di S. Marco.

Due al diramatore posto al trivio di Rialto.

Una al diramatore posto all' angolo di casa Schrott, N. 454.

Una al diramatore posto all' angolo settentrionale del Palazzo della pubblica istruzione.

Una al diramatore situato vicino ai sotto Portici di casa Pergher, N 162 in Piazza delle Oche.

Una al diramatore posto al Portone nel Borgo di S. Caterina.

Una al diramatore posto presso la casa del sig. Cesare Gerosa, N. 249, nel Borgo di s. Caterina.

Una al diramatore posto al confine della città, alle Campagnole.

Una al diramatore posto in Piazza delle Erbe, vicino a casa Rigotti, N. 456.

Una al diramatore posto in Piazza del Podestà, rimpetto al Palazzo Civico.

Una, finalmente, al diramatore posto sul Piazzale di S. Maria del Carmine.

La diramazione è posta generalmente alla profondità diametro e 9 centimetri, e sostiene una notevole pressione idrostatica. Ad onta di ciò, non si hanno a lamentare inconvenienti di qualche importanza, attesa la eccellente qualità dei tubi e la precauzione, che venne adottata prima di porli in opera. Questa precauzione consisteva nel sottoporre all' azione di una pompa idraulica ogni tubo, ad una pressione più del doppio maggiore di quella che esso aveva a sostenere nel luogo, dove doveva essere messo in opera. Un' altra cosa, che giovò moltissimo al buon successo della diramazione, si fu l'avere abbandonato, come si disse, il metodo primitivo di riunire i tubi e aver sostituito invece il cemento a calce idraulica (2).

Questa idea del sig. Ingegnere civico Cristiano de Chiusole corrispose perfettamente sotto ogni rapporto. Noi, dietro la fatta esperienza, nutriamo ferma fiducia che questa diramazione sia in fatti di una non comune solidità; e ne crediamo il metodo preferibile ad ogni altro. Basta avere la diligenza di ben provare i tubi, di porli in opera sopra un solido terreno, di esattamente e riccamente cementarli al di dentro, in fra i labbri, ed al di fuori della loro congiunzione di ben pulirne prontamente l'interna unione, e sgomberare subito dagli avanzi del cemento la loro cavità, (1) Tanto le cateratte di metallo quanto gli apparecchi tabulari di ferro ftiso pel diramatori, ed I tubi di piombo per la minuta dtramazione furono quasi e-scinsivainenttì somministrati, con soddisfazione della Commissione, dalla fabbrica Giacomelll di Treviso, e poi se la condotta dei tubi non viene caricata da una pressione idrostatica più forte della prova fatta, o se non viene per qualche urto meccanico sconnessa, essa certo corrisponde perfettamente al suo scopo e si può dire imperitura. Colla nostra diramazione Vengono stabilmente ed abbondantemente alimentate trentatre fontane pubbliche, delle quali, ventuna di novella istituzione, oltre a cinque getti, che si adoperano nella state per dar acqua alle piante del pubblico passeggio, e vengono pure nutrite tutte le spine dei privati.(E.)

La massa dell'acqua che sino qui venne venduta, affittata, od in modo determinato usata, ammonta ad una quantità che può alimentare N. 264 spine e 2/3, di trenta carri di acqua ogni ventiquattro Ore; il che forma circa la settima parte dell'acqua di cui la città può disporre.

Onde facilitare una maggiore diffusione e generalizzare vie più l'uso di essa, che è fonte di politezza e di industria, si sarebbe di avviso che venisse ora modificato il Regolamento, seguito fin qui per la vendita dell' acqua.

Se fino adesso si voleva percepire tosto il prezzo di vendita, (1) Questo cemento si fa con due parti eguali in volume, una di calce Idraulica pesta assai fine, e l'altra di sabbia discretamente fine ben lavata da ogni sostanza terrosa mescolandola bene coll'acqua; si deve prepararla all'atto che si vuole metterla in opera.

Ciò era necessario perché questo era l'unico mezzo destinato alla esecuzione dell'opera. Ma ora l'opera è finita, e non vi è più alcuna ragione, che venga inceppata la sua provida diffusione da una esigenza non necessaria. Noi crediamo quindi che basterebbe, che si cedesse l'acqua verso un canone annuo corrispondente al fitto del prezzo stabilito per la vendita, e si vedrebbe certamente gran copia di acquirenti, ed una rapida e generale propagazione di questo sì valido beneficio. La diramazione come attualmente è, può dirsi finita, e supplisce con larghezza ai presenti bisogni, sìa pubblici che privati. Ma sé l'opera nostra può dirsi finita per ora, noi siamo però d'avviso che, in un non lontano avvenire, dovrà da altri essere continuata e dilatata specialmente se lo sviluppo che ha cominciato ad avere, continuerà. Il che, a nostro parere, non è a dubitarsi perche data una potenza, quando una solerte e previdente intelligenza la diriga, essa continua a moltiplicare i suoi frutti fino al punto a che si estendono le sue forze. Egli è perciò che noi crediamo necessario, nel cittadino interesse, che venga dalla Civica Rappresentanza eletta una Commissione permanente, composta di zelanti ed intelligenti cittadini, la quale sia incaricata di invigilare e promuovere questo tanto proficuo suo sviluppamento. La scrivente Commissione, che da sì lungo tempo fu incaricata di quest' opera e che è ormai ridotta a soli due mèmbri, è d'avviso che sia necessario eleggerne completamente una nuova. Prima di chiudere questa relazione reputiamo del nostro dovere di rivolgere una mesta parola alla cara memoria del nostro collega il signor Giuseppe Jacob, rapiteci da un' immatura morte nell' anno 1858, quando l'opera nostra volgeva verso il suo compimento ed avea vinte le maggiori difficoltà. Esso mosso da una viva carità di patria, col suo zelo, colla sua intelligenza e colle sue cognizioni ci prestò un validissimo ajuto. Così pure crediamo debito nostro di tributare i più doverosi encomj al meccanico signor Guglielmo Lange, che ci additò l'ardito progetto di diramazione, che corrispose perfettamente ai suoi calcoli ed alle sue assicurazioni; all'Ingegnere civico signor Cristiano de Chiusole, il quale con una operosità senza pari, con zelo ed intelligenza, seppe dirigere e sorvegliare questa difficile e importante operazione.

Dalla introduzione di questa acqua si ebbero già a quest'ora molti e rilevanti vantaggi. Il primo, e il più grande di tutti, si è l'indubbio miglioramento della pubblica igiene sotto i suoi varii rapporti. Tutti i nostri medici pratici attestano questa verità. E per accennare su questo argomento un solo fatto, assai importante e che è conosciuto ormai da tutti, si nota, che la febbre gastrico-nervosa, a cui era sì di frequente in passato soggetta questa popolazione, a segno che si poteva dirla quasi una malattia endemica, dopo l'introduzione dell'acqua dello Spino è presso che del tutto sparita; ed in conferma di ciò si è perfino osservato, che in quei quartieri più lontani dal centro della città, ove l'acqua più tardo si diramò, ha continuato questa malattia a mostrarsi con la solita frequenza, il che non avveniva nei quartieri beneficati. Un altro fatto che sta in stretta correlazione del sopraccennato e che serve quasi ad una maggior conferma, si è, che la statistica degli ospitali militari dell'anno 1859 addimostra, che di tutti i numerosi ospitali militari della Monarchia, quello che ha dati i migliori risultati pel numero delle guarigioni, fu l'ospitale militare di Rovereto, e ciò in ispecial modo negli ammalati di tifo, che numerosi venivano condotti da Verona e da Mantova e da altri luoghi circostanti: il qual morbo ha una strettissima analogia colla malattia sopraindicata.

L' altro importantissimo vantaggio che ci derivò, si fu il novello sviluppo che diede alla industria. Molti ormai dei nostri stabilimenti industriali debbono la assoluta loro esistenza, od il loro notabile miglioramento, a questa novella introduzione. Non faremo qui il novero di tutte le molte industrie a cui essa diede novella vita, o che ha servito a migliorare, perche sarebbe troppo lunga bisogna. Noteremo solamente, che la grande Filanda e il Filatorio Stoffella, che danno lavoro a duecento e cinquanta individui, sono messi in movimento da essa, e che essa fornisce la sua limpidissima acqua a tutti i numerosi cilindri della grandiosa Fabbrica di carta a macchina dei sigg. Jacob e Comp., nella quale pure trovano sussistenza e lavoro oltre a trecento persone. Che se si volesse andare ad analizzare tutte le industrie, che per essa ormai si sorreggono, crediamo, che con tutta verità si potrebbe asserire, che in questa generale calamità dei tempi fu una vera provvidenza l'introduzione di questa fonte in città, perché senza di essa molta più gente fra noi sarebbe forse restata senza pane e senza lavoro. Oltre a queste due fonti principalissime di pubblica utilità, l'igiene cioè e l'industria, ben molti altri vantaggi ancora ne derivarono; come sarebbe la opportunità di spegnere gli eventuali incendj in qualunque luogo della città, il quale beneficio in cedesti tempi in cui tale disgrazia si è fatta pur troppo tanto generale e frequente; riesce di somma rilevanza: il refrigerio che colla sua costante freschezza apporta alla popolazione, nei calori della state : il facile inaffiamento delle pubbliche vie: l'adacquamento di campagne, orti e giardini: la maggiore comodità e politezza diffusa nelle famiglie, e, mediante il grande numero di pubbliche fontane nella città e sobborghi, in tutta la popolazione: il più facile sgombramente delle nevi: la gratuita dotazione di acqua perenne a tutti i pubblici stabilimenti; e, finalmente, la possibilità di dilatare assai tutti questi beneficj sur una scala maggiore. La spesa totale di tutta l'opera, compresa la compera della sorgente, l'acquisto dei necessarii terreni, la costruzione dell'acquedotto, la diramazione fatta a spese civiche e suoi accessorii, e la erezione delle pubbliche fontane, somma a fiorini austriaci . . . . 129,069 : 42.

Gli incassi fatti per la vendita degli oggetti e stabili appartenenti alla vecchia diramazione dell'acqua toccano la somma di fiorini austriaci . . . . 4,060:

Gli introiti, compresi alcuni crediti pèndenti per la vendita di spine, ammontano alla somma di fiorini austriaci . . . . 36,388 :80

La somma annua che si introita per affittanze di acqua è di fiorini austr. 436 : 80 il quale importo rappresenta un capitale di fiorini austriaci. . . . . 8,736:

Il risparmio annuo che si ha sulla manutenzione di questa diramazione, in confronto della anteriore che era di tubi di legno e veniva alimentata da una ruota idrovora, le cui continue riparazioni importavano al civico erario un grave dispendio ammonta almeno a fiorini austriaci 700, il quale risparmio rappresenta un capitale di fiorini austriaci . . . . . 14,000

Totale 63,184: 80

Da queste cifre ne risulta che il cìvico erario è allo scoperto, per tutta questa opera della somma di fiorini austriaci . . . . . Fior. 65,884:62

Ora, se noi confrontiamo questa cifra coi vantaggi ottenuti mediante l'introduzione dell'acqua dello Spino, senza tener conto dei proventi futuri, non possiamo fare a meno, onorevoli Rappresentanti, di conchiudere, che la spesa a tale scopo incontrata non solo non fu superiore alle forze del Civico erario, ma che anzi fu savia e provvida determinazione l'allontanarsi dal vecchio sistema delle mezze misure, per attenersi in quella vece al progetto più vasto e più costoso, poiché esso in sostanza riuscì, senza confronto, ben assai più utile ed economico, e perciò verificarsi il principio essere Dio tesoriere a buono spenditore.

A: ESTRATTO DALL'ANALISI

presentata dal sig. Demetrio Leonardi

nel Gennajo 1841.

Nel mese di novembre esso ha trovata la temperatura dell'acqua della sorgente dello Spino di gradi + 5 2/5 di Reaumur, e mediante una diligente analisi ha stabilito che essa in 484 grossi e 8 danari contiene i seguenti principii di solida materia nelle sotto indicate proporzioni:

1. Bicarbonato di Calce Danari | 0 | 5785
2. Bicarbonato di Magnesia » | 0 | 1749
3. Bicarbonato di Ferro » | 0 | 76
4. Cloruro di Magnesia ed un attorno di sostanza estrattiforme »4. Cloruro di Magnesia ed un attorno di sostanza estrattiforme » | 0 | 830
5. Silice » | 0 | 70
6. Ammoniaca proveniente da sostanza organica e dalla combinazione coll' acido carbonico »6. Ammoniaca proveniente da sostanza organica e dalla combinazione coll' acido carbonico »6. Ammoniaca proveniente da sostanza organica e dalla combinazione coll' acido carbonico » | 0 | 80
Acqua grossi 484 » | 7 | 1410
Grossi 484 Danari | 8 | 0

E di aerea sostanza colla proporzione di un volume in quarantacinque volumi di acqua contiene:

1. Gas acido carbonico compresane parte dei Bicarbonati 3/9

2. Gas ossigeno 2/9

3. Gas nitrogeno 4/9

Determinata così tale analisi, in questo modo conchiude: la quantità e la qualità delle solide sostanze adunque che quest'acqua contiene sono tali, che essa devesi riguardare fra le eccellenti acque potabili. In fatti in quattro mosse di acqua circa sono sciolti di solida materia grani 11 ½, non valutando la piccola quantità di materia organica.

B.: TIROLO MERIDIONALE

A dì 25 luglio 1844 mille ottocento quaranta quattro

NEL PALAZZO CIVICO MAGISTRATUALE DI ROVERETO

Comparenti:

Cristano del fu Ant. Sannicolò di Trambilleno qual proprietario dei fondi al Molino e, Sorgente di Vanza sotto lo Spino e sue pertinenze, Sig. Francesco conte Salvadori qual notorio procuratore del sig. Don Antonio de Rosmini Serbati.

Presenti:

Il sig. Podestà D.r Giorgio degli Abbondi.

- Giuseppe Gobbe: 1°, Consigliere.

- Andrea Canolpergher: Consigliere.

- Francesco Bonapace: Consigliere.

Per la Deputazione dell'acquedotto:

II sig. Antonio Zandonati Consigliere magistratuale, e Preside di detta Deputazione.

- Giuseppe Masotti

- Gio. Batt. Eberle: Deputati

- Girol. Andreis

Gioachino de Ferrari: testimonio

Carlo Ghiaralunzi: testimonio.

Essendo personalmente presenti i signori immarginati e sempre alla presenza dei sottoscritti testimonj fu esposto quanto segue:

1. In conformità del compromesso 25 agosto anno scorso seguito in questo stesso Magistrato il suddetto Cristano del fu Antonio Sannicole da, vende, cede, ed in assoluta proprietà trasferisce alla città di Rovereto rappresentata dai signori in margine notati i seguenti stabili:

a) II mulino di Vanza contenente due edificj da macinare il grano.

b) Una casetta annessa al mulino servente ad uso d'abitazione.

c) Una casetta aderente, e contigua alla suddetta.

d) Altra simile consistente in due stalle, e con sopra un'orditura di camera.

e) Una prativa con poca zappativa, con negare, diversi fruttaj, e pochi gelsi, confinanti 1. Zanvettor, 2. il cedente con un bosco, 3. il torrente Leno, 4. la valle detta dell'Orco, salvi eec.

f)Un bosco denominato alle Molecche, confinante 1. Nicolo Zanvettor, e Giovanni Rossaro, 2. eredi fu Valentino Bisoffi, 3. il torrente Leno, e 4. il cedente col mulino e prato sopra descritti, e Nicolo Zanvettor.

(g)La sorgente abbondantissima dell'acqua, che trovasi nei suddetti suoi stabili in più sortivo, e che al presente serve in parte per porre in moto il sopra descritto mulino, i quali fondi in un colla sorgente trovansi catastati sotto i N.ri 2040, 2044 secondo appare nell'estratto catastale lett. a; ed autorizza la città di Rovereto, e per essa il sig. Podestà a far iscrivere il presente nel libro dei diritti reali per ogni effetto di legge, ragione da sé solo.

2.Il predetto Sannicolò dichiara che tutti i suesposti stabili posti nella Comune di Trambilleno, e segnati da a, usque ad g. sono di assoluta sua proprietà pervenutigli in forza delle divisioni fraterne sul retaggio della paterna eredità, e che qui si allegano sub B.

Egli dichiara che tanto lui quanto i suoi fratelli non ebbero giammai avanti l'epoca 1° maggio 1817 tutele e curatele di sorta alcuna, per cui non può esistere dubbio, che esistano sopra tali stabili ipoteche tacite di sorta alcuna a favore di minori od interdetti, la quale dichiarazione fu anche rilevata vera dalle indagini praticate: e così pure non può emerger dubbio intorno ad ipoteche tacite a favore delle mogli de' suddetti fratelli Sannicolò, in quanto che dai rilievi fatti risulta essersi essi maritati dopo l'epoca 4.° maggio 1817 anzidetto.

3.Questa vendita fa esso Cristano Sannicolò al Magistrato accettante per il prezzo e definitivo contratto di F. 2500 d'impero dicesi due mila e cinque cento d'impero.

Siccome però sopra i suddetti stabili gravita un debito ipotecario a favore del sig. Don Antonio de Rosmini Serbati di qui, cosi la città di Rovereto pagherà al cedente Sannicolò, e per lui al sig. don Antonio de Rosmini Serbati in isconto del maggior suo credito, che tiene verso il predetto Sannicolò, e per una volta tanto la somma sopraddetta dei F. 2500 d'impero, è dalla parte Rosmini saranno svincolati dall'ipoteca gli stabili sopra descritti ceduti, assicurando il Sannicolò non esistere alcun'altra ipoteca ne tacita ne inscritta sui detti stabili. Il che anche comprova coll'allegato C; per cui egli vende e cede detto stabile alla città di Rovereto esente da ogni peso e livello, e promette d'evizione, e legittima difesa per ogni quistione, che in questo proposito insorger potesse tanfo in giudizio che fuori.

4.Questa somma di F. 2500 d'impero pagherà il Magistrato al sig. Don Antonio de Rosmini per conto Sannicolò prima che sia introdotta stabilmente l'acqua della sorgente dello Spino.

5.La città di Rovereto lascierà al cedente Sannicolò, e di lui discendenti maschi la conduzione ereditaria degli stabili sopra espressi, eccettuata però l'acqua della sorgente, della quale si riserva il Magistrato l'assoluta e piena proprietà.

Qualora però si verificasse la circostanza dell'estinzione della linea mascolina del predetto Cristano Sannicolò s'intende per sé, che andrà a cessare la suddetta locazione di conduzione ereditaria delle prefatte realità.

6. Il sopravvanzo dell'acqua, che abbisogna ali'usò della città, servirà per l'andamento del Mulino espresso ad A. Nascendo poi il caso, che questo edificio Mulino non avesse il sufficiente bisogno d'acqua pel regolare andamento, verrà pagata al cedente Sannicolò o discendenti maschi per quei giorni ossia tempo, che non potrà macinare, una sovvenzione di carantani quaranta V. V. M. C. al giorno ed una tale circostanza verrà all'uopo verificata dal Magistrato col mezzo di persona apposita, e di comune confidenza, ovvero di due persone elette una per parte. Onde però evitare possibilmente questo caso di sospensione del lavoro, il Magistrato si obbliga di far ridurre per una volta tanto le due ruote del Mulino, ed una delle Pille ora a Palla, a nuova costruzione detta a Coppo, e così di mandar l'acqua della suddetta sorgente pel movimento delle dette ruote, mediante un canale costrutto di pietra, o di asse di larice, occorrendovi così molta minor quantità di acqua per l'andamento; e il Sannicolò si obbliga invece per sé, e suoi discendenti ai restauri successivi tanto del Mulino, quanto delle Ruote.

7. II Sannicolò e suoi discendenti maschi saranno obbligati di mantenere detti stabili in buono stato di riparazioni locative, e non potranno sublocare ad altri porzione alcuna dei medesimi.

8. Saranno a carico dei Conduttori tutte le steore ed altre imposte sì dominicali, che rusticali, le quali pel condotto stabile verranno attribuite.

9. Il Sannicolò e discendenti maschi non pagheranno alcun prezzo di pigione pel godimento dei prefati stabili, ma assume invece per se e suoi discendenti maschi l'obbligo di sorvegliare la Botte o Castello di Riunione della Sorgente, e così pure la linea dell'acquedotto dal suo principio fino al Ponte dì san Colombano, che sarà obbligato di visitare lungo la linea almeno due volte in settimana. Qualora vi trovasse qualche mancanza o rottura sia dell' acquedotto sia nella Botte di riunione accaduta per qualunque evento, sarà obbligato a darne immediatamente parte al Magistrato.

10. Il Magistrato permette al Sannicolò e suoi discendenti maschi esclusivamente di far uso della strada lungo l'acquedotto, partendo dalla Sorgente fino al ponte di san Colombano.Tale uso però non si estende a carri, birocci o traini di nessun genere, ma solo a pedoni, o ad animali da soma.

Qualora il Sannicolò o discendenti maschi, mancassero a qualcuno dei prefatti obblighi sopra espressi scaderanno da ogni loro diritto portato da questa locazione, e sarà in libertà del Magistrato d'allontanarli dai suddetti stabili dopoché le mancanze saranno state legalmente rilevate.

Prima della sottoscrizione daccordo fra le parti contraenti è stato chiarito: L'articolo 6 sopra scritto volendosi che serva per l'andamento del Mulino espresso ad A il sopravvanzo dell'acqua, che abbisogna all'uso della città di Rovereto, e del di lei Distretto magistratuale politico, cui ella credesse accordarne, intendendosi sempre, che mancando l'acqua al Mulino per il suo andamento regolare la città di Rovereto deve corrispondere alla parte conduttrice Sannicolò i pattuiti, carantani quaranta V.V.MC. ogni singolo giorno.

L'articolo 8 soprascritto volendosi che tutte le steore, ed altre imposte sì dominicali che rusticali, e d'ogni altro genere cadenti sui fondi comprativenduti siano a carico non già del conduttore Cristano Sannicolò o discendenti maschi, ma sì bene della proprietaria città.

Letto l'atto presente alle parti fu da esse pienamente accettato ed in conferma lo segnarono colla loro sottoscrizione in vista dei qui pure sottoscritti testimonj, coll'aggiunta volersi anche chiarito l'articolo 5 soprascritto con ciò, che la conduzione degli stabili ivi riferita si intenda essere una conduzione ereditaria perpetua sotto però le condizioni sopra concordate.

Franc. Salvadori proc.: del sig. Sannicolò Cristano.

don Ant. de Eosmini Serbati.: Antonio Zandonati.

Dott. Abondi Giobgio podestà.: Giuseppe Masotti.

Gobbe Giuseppe 1.° consigl.: G. B. Ebeble.

Bonapace.: Gibol. Andbeis dep.

A. Candlpebgbeb.

Giachino Ferrari: testimonio

Carlo Chiaralungi: testimonio.

N.° 540

Il presente documento è stato presentato, ed inscritto in questi registri dei diritti reali nel giorno 13 dicembre 1844 a ore 10 ant. Sotto il N° 540 Volume I Sezione D.

Dall' Imp. Rea. Giudizio distrettuale di Rovereto.

N.° 146.

L'ipoteca che sopra gli stabili descritti nel presente Documento ad a. b. e. d. e. f. g. aveva acquistata la parte Rosmini in forza dei documenti 47 aprile 1819 archiviato li 24 detto al N.° 80, e 24 ott. 1840 archiviato li 16 dicembre 1840 al N.° 396, è stata cancellata in forza di Decreto inscritto li 6 marzo 1847 al N.° 446.

Dall' Imp. Reg. Giudizio distrettuale di Rovereto Zanolli.

C.: REGNANDO SUA MAESTÀ L'IMPERATORE E RÈ ECC. BCC.

Rovereto a di 4 Ottobre 1845

FERDINANDO I° D'AUSTRIA

Avanti

L'Illustrissimo Sig. Lotario Conte De Terlago Consigliere governiale, Capitano del circolo di Rovereto e Ciamberlano di S. M. I. Ap.

Presenti dell'acquedotto: | Presenti del magistrato pol.economico della Città di Rovereto:Presenti del magistrato pol.economico della Città di Rovereto:
Sig. Ant. Zandonati Preside | Sig. Gior. De Abbondi Podestà
Girol. Andreis deputato | Gius. Cobbe 1° consigliere
D. A. Balista deputato | D. Carlo De Rigotti Cons.
Gius. Masotti deputato | Osv. Candelpergher cons
Sig. Crist. Chiusole ing. Ispett. | Gasparre de lindegg cons
-Antonio Degasperi da Lavarone | Gio. Batt. Tacchi cons.
-Giovanni Degasperi da Lavarone | Francesco Beltrami cons
-Piet. Oberbizer da Rovereto imprenditori | Girolamo Pross cons
| Monsignor Canonico Benedetto de Riccabone Arciprete – decano di RoveretoMonsignor Canonico Benedetto de Riccabone Arciprete – decano di Rovereto

Le persone qui sopra nominate si adunarono quest'oggi alle ore 11 del mattino sul Dosso di Castello presso Rovereto, e per mandare ad effetto l'inaugurazione della nuova acqua potabile derivante dalla fonte dello Spino appresso al Molino detto di Vanza a due miglia e mezzo lontana, e per pregare dal ciclo la benedizione su questa nuova acqua, che per essere la bevanda più comune deli uomo e il principal elemento della sua nutrizione ha tanta influenza sulla pubblica salute.

Questa solenne funzione fu eseguita sotto la presidenza del prelodato Illustriss. Sig. conte Capitano, coll' intervento degli altri sopra descritti funzionarii, del clero di questa parrochia e di una moltitudine di gente. All'arrivo dello stesso sig. Conte Capitano in sul Dosso di Castello, che sedette sotto un padiglione, innalzato accanto alla Conserva, in un cogli altri pubblici funzionarii, la Banda musicale cittadina, vestita con nuovo e brillante uniforme, suonò bravamente una marcia annunziatrice dell' apertura della funzione. Dappoi il sig. Antonio Zandonati, qual Preside della Deputazione dell' acquedotto, lesse un discorso intorno all' estensione ed esecuzione dell'opera, che nel subentrato silenzio fu da tutti attentamente ascoltato.A questo discorso tenne dietro il melodioso canto d'una Canzone allusiva, dagli alunni dell'Orfanotrofio cittadino eseguito.

In appresso l'intervenuto clero, già disposto con monsignor canonico Arciprete avanti l'altare appositamente eretto di fronte all'anzidetto padiglione, cantò alcuni salmi corrispondenti all'oggetto, e dopo questi lo stesso Arciprete partendo dall'altare seguito dai suoi sacerdoti, e recandosi nell'interno della Conserva, compartì la benedizione sull' acqua novella nell' atto medesimo, in cui essa mediante l'acquedotto entrava nella Conserva medesima, stante il segnale dato col mezzo di alcune banderuole a coloro, che stavano osservandolo all'emissario della fonte per introdurla in esso acquedotto.

Questa benedizione venne annunciata al pòpolo roveretano dalle campane di tutte le Chiese della città, che al segno d'altra banderuola innalzata nell' aria sul predetto Dosso di Castello immantinente suonarono.

Dopo di ciò il sig. conte Capitano, entrato nella Conserva, mosse la corda a bella posta appiccata all'apertura del tubo; questa si aperse e in tal modo l'acqua sboccò, discese per esso tubo nella sottoposta città, e diramossi nelle di lei fontane, presso le quali aspettavanla ansiosamente gli abitanti, che molta allegrezza manifestarono allorché la videro in esse zampillare.

Intanto la musica banda continuava l'aggradevole suono, e con questo accompagnava i brindisi, che con bicchieri empiti d'acqua alla fontana eretta accanto alla Conserva facevano i pubblici funzionarii e la moltitudine delle comparse persone. Con questi brindisi e con questo suono ebbero fine sul Dosso di Castello l'inaugurazione e la benedizione dell'acqua.

Successivamente la stessa Musica Banda, preceduta dagli orfanelli con sventolanti bandiere, si recò suonando allegra marcia nella piazza delle Oche. Qui facendo un circolo intorno alla fontana sorveggiante nella piazza medesima, rinnovellò essa il di lei suono, dopo il quale gli orfanelli intuonarono la loro canzone, e così si è terminata la funzione, della quale venne esteso il presente atto, sottoscritto da tutti i funzionarii in due originali, uno dei quali in carta pecora sarà riposto, nella conserva dietro la lapide, che ivi sarà applicata per tramandare alla posterità la memoria dell'erezione dell'opera,e l'altro nell'archivio cittadino.

TERLAGO

Riccabona Arciprete

Antonio Zandonati

Dott. Antonio Balista

G. Masotti

Girolamo Andreis

Cristiano Chiusole Ispeziente

Antonio Degasperi

Giovanni Degasperi

Pietro Oberbizer

Dott. De Abbondi Podesta'

Giuseppe Cobbe

Carlo Rigotti

Osvaldo Candelpergher

Francesco Beltrami

Gasparre Lindegg

Girolamo Pross

Gio. Battista Tacchi

D.: CONDIZIONI

colle quali vengono vendute le Spine d'acqua dai publici Doccioni a Privati di questa

città

1.L'acqua di che si tratta è quella che, mediante l'acquedotto costrutto lungo la valle del torrente Leno, viene dedotta dalla sorgente dello Spino, detta al Molino di Vanza, la quale, mediante doccioni, sarà diramata per la città.

2.Verrà stabilita una Commissione composta di un consigliere magistratuale e di due deputati, per sopraintendere a tutto ciò che sia relativo all'acqua potabile ed al mantenimento dei regolamenti riguardanti la stessa.

3.Il Magistrato vende dietro regolare domanda in iscritto ai cittadini per i loro privati stabili e dietro le norme, proporzioni e prezzi stabiliti, spine d'acqua vive e morte.

4.La domanda in iscritto presentata al Magistrato da un privato rimane obbligatoria per colui che la fa, ma resta libero al Magistrato l'accordarla entro di un anno.

5.Accordandola il Magistrato, se ne stipulerà il formale documento, il di cui originale rimarrà depositato nel suddetto ufficio, ed una copia autentica sarà data al compratore.

6. Per spina viva s'intende quella che abbia un getto uniformemente continuato in tutte le 24 ore del giorno; per spine morte quelle che si aprono solo pei bisogni della vita e privata igiene, e che nel rimanente tempo si tengono chiuse.

7.La misura delle spine, sì vive che morte, che si venderanno, sarà tale che darà, entro 24 ore, 24 carra di acqua.

8. Ogni compratore di spine, sì vive che morte, sarà obbligato di indicare al Magistrato lo stabile, nel quale vuoi collocare la fontana, e così pure dove la vuole immettere.

9. Determinato questo, non sarà lecito, di suo proprio arbitrio e senza il previo consenso del magistrato, di cambiare la spina, ne di stàbile, ne di situazione, di farne cessione od affittanza ad altri, e molto meno di renderla da spina morta a spina viva e di fare qualsiasi altra simile innovazione.

10.Chi fosse sorpreso nelle suddette contravvenzioni paghersà la prima volta una multa di cinque talleri, e sarà obbligato a rimettere la spina nello stato convenuto. In caso di recidiva, la multa sarà duplicata, e alla terza contravvenzione sarà confiscata la spina senza alcun abbonamento.

11. Resta vietato di lasciare scorrere gli scoli delle suddette fontane o spine private vive, sulle pubbliche piazze e sulle vie della città, ma sarà accordato d'imboccarli nei pubblici Tomboncelli delle medesime, ove essi esistono. Le spine morte non devono avere alcuno scolo. Le contravvenzioni a questo paragrafo saranno punite come al § 10.

12.Il privato, che avrà comperato una spina dalla città, sarà obbligato di farsela condurre nel proprio stabile a sue spese, derivandola dal pubblico Doccione nel punto che verrà stabilito dall'Autorità che presiede, e per la via più breve.A quest'effetto non potrà usare che dell'opera del pubblico fontanaro e di doccioni costruiti col materiale stesso che saranno formati in quella data situazione i pubblici Doccioni.

13. Non si possono vendere spine morte a chi le immette in cortili di campagna, ortaglie, giardini, e così a coloro che, adoperandole per fini industriali, sarebbe manifesto che le renderebbero in seguito vive, mantenendole perennemente aperte.

14. Le spine saranno, contro pagamento, fornite dal Magistrato, ne sarà lecito cambiarle.

15. Per ogni spina viva, del getto di 24 carra entro 24 ore, sarà pagato il prezzo di fìor. 400 d'Impero; per ogni spina morta della stessa misura saranno pagati fìor. 200 della stessa valuta.

16. Il proprietario di spine vecchie, volendo cambiare la spina morta da lui posseduta con una viva, secondo il presente Regolamento dovrà, se era proprietario di una spina di mezz'oncia, pagare fior. 150 d'Impero e caso avesse posseduto una spina d'un quarto d'oncia, dovrà pagare fior. 75 d'Impero.

17. Questi prezzi si pagheranno in tré rate; un terzo all'atto che verrà consegnata l'acqua, l'altro dopo 6 mesi, 1' ultimo nel termine di dodici mesi dall'atto della consegna. Chi mancasse al puntuale pagamento delle due seconde rate, ne pagherà la prorata a fìtto del 5 p. 0/0 sopra la somma restanziaria fino al termine del pagamento.Se però entro tré anni mancasse tanto al pagamento delle rate quanto a quello degli affitti, sarà decaduto dal contratto e gli sarà levata la spina, perduto l'importo della prima rata.

18.Nei soli casi di una siccità così straordinaria, che una gran parte degli edificj della città e borgo rimanesse inoperosa per difetto d'acqua, previo un rilievo, da eseguirsi in concorso di una Commissione magistratuale e dell' i.r. sig. ingegnere circolare, potrà essere temporariamente sospeso lo scorrimento delle spine private sì vive, che morte dall'Ave Maria del mattino all'Ave Maria della sera.

Una tale circostanza sarà fatta palese dal Magistrato con pubblico avviso.

19. La Commissione potrà a suo beneplacito visitare tutte le spine private formando un regolare protocollo, e riferendo sul risultato della visita al Magistrato almeno avanti il termine di ogni anno.

20. Sarà tenuto dal Magistrato apposito registro di tutti i contratti seguiti coi particolari per le vendite delle spine, e sarà tenuto dal ragioniere il conteggio dei pagamenti.

21. Ad ogni compratore di spine si leggerà il presente Capitolato, che in conferma dell'accettazione sarà da lui sottoscritto, e nel Documento da stipularsi a tutte spese del compratore sarà espresso che questo regolamento gli fu letlo e fu da lui in conferma sottoscritto.

Dal Magistrato pol. econ. di Rovereto li 2 aprile 1844

Il Podestà Abbondi.

N.° 4339.: L'IMP. REG. CAPITANATO CIRCOLARE IN ROVERETO AL MAGISTRATO POLITICO ECONOMICO

Rovereto.

Vista la soddisfacente modificazione dell'articolo 18, non si ha difficoltà d'approvare senza riserva l'acchiuso regolamento per la vendita della nuova acqua potabile; ciocché si rescrive sul rapporto N.° 4153 dei 49 corr. Rovereto il 18 aprile 1844.

TERLAGO.

ad D.

ATTO NELLA SEDE MAGISTRATUALE

Rovereto li 10 dicembre 1855

Presenti:

I civici Rappresentanti

Il Signor Gasparre bar. De Lindegg

Antonio conte de Fedrigotti

Dott. Bernar. Candelpergher

Antonio Zandonati

G. B. Sannicolò

Gio Vittori

Antonio Pischi

Pubblio Colle

Cesare Bridi

Giuseppe Eberle

Dott Giuseppe de Telani

Dott Giuseppe Lupatini

Francesco Ant. Marsilli

Giuseppe Masotti

Antonio Cofler

Giuseppe de Tartarotti

Cesare Keppel

Edoardo bar de Pizzini

Avanti:

Il sig. Barone Cesare de Malfatti Podestà

Omissis

II. OGGETTO

Interpretazione della Civica Rappresentanza di due SS che riguardano le condizioni, alle quali furono vendute spine d'acqua a diversi particolari La Rappresentanza dichiarò a voti unanimi che per ovviare a dubbi eventuali che potessero in seguito insorgere sulle condizioni che regolano la vendita delle spine d'acqua dei pubblici doccioni ai privati e che sono formulate nell'atto 2 aprile 1844, essa intende:

1. Che la città è obbligata a mantenere perennemente ed in perpetuo l'acqua alle spine vendute e da vendersi, salviperò i casi di forza però i casi di forza maggiore, e salvo il disposto del § 19 del civico regolamento 2 aprile 1844.

2. Che la città è obbligata di mantenere a sue proprie spese la diramazione dell'acqua da essa fatta, e così quella da farsi senza chiamare a particolare concorrenza i possessori di spine.

3. Che la quantità d'acqua di ogni spina debba consistere in trenta carra (1) per ogni 24 ore, e non già in sole carra 24 per 24 ore, come sta scritto all'articolo 7 del Regolamento 2 aprile 4844.

Sulla presente interpretazione verrà esteso un protocollo in confronto dei possessori di spine d'acqua ed a ciascuno di questi dietro sua ricerca rie verrà data copia autentica.

Omissis

G. Telani

(1) Trenta carri di acqua in 24 ore, danno ogni minuto primo 10 mosse, cioè litri 14 e 2/15*

adD. ATTO: NEL MAGISTRATO ECONOMICO

Rovereto li. 4 febbrajo 1850

Presenti

I signori ANTONIO ZANDONATI Cons. Mag.e

Preside e Deputati alla diramazione

dell'acqua potabile

F. A. Marsilli, segr.

Dott. Antonio Balista

Antonio Pischi Rappresentante

Fu tenuta la presente sessione ad oggetto di evadere quanto fu conchiuso dalla Civica Rappresentanza nella sua sessione dei 14 dicembre 1849, per cui veniva demandato alla qui ragunata Deputazione diramatrice la proposta del prezzo da fissarsi per le spine, che vengono derivate dai cittadini col mezzo di una diramazione fatta a loro private spese, e che a loro carico dee anche venir mantenuta. Considerando che la parziale diramazione viene fatta prendendo l'acqua dal Cisternello e condotta e diramata a tutte spese del Consorzio privato, per cui la città non concede e vende che la pura acqua, senza dispendio alcuno di diramazione o di manutenzione, crede la Deputazione che si possa venderla al Consorzio a fior. 250 d'Impero per spina, calcolando la spina viva di 30 carra per ciascuna in ventiquattro ore. Crederebbe poi la Commissione di dover stabilire che non possa concedersi una diramazione parziale, qualora essa almeno non importi una quantità d'acqua di dieci spine vive pel detto prezzo di fior. 250 d'Impero l'una. E che qualora si volesse fare da qualche privato consorzio una diramazione parziale minore di questa quantità la sì debba pagare al prezzo fissato per tutti gli altri cittadini. Nell'eseguire le private diramazioni, i Consorti debbono dipendere dal Magistrato, tanto per immettere i tubi nel Cisternello come anche in tutto il rimanente dell'opera.

Letto, approvato, sottoscritto

Dott. Balista.

Zandonati.

Antonio Pischl.

F. A. Marsilli.

Questa proposta della Commissione venne approvata dalla Civica Rappresentanza nella seduta degli 8 febbrajo 1850, coll'aggiunta >>che il Consorzio che domanda l'acqua debba essere un consorzio cittadino e la diramazione serva per fondi posti sul territorio comunale di Rovereto.>>

ad D. : PROTOCOLLO

di Rappresentanza redatto nella Sede del Magistrato Polit. Econ.

Rovereto addì 30 settembre 1861.

Presenti | Avanti
I qui sotto immarginati signori membri della Civ°. Rapp.°I qui sotto immarginati signori membri della Civ°. Rapp.° | Il signor Podestà Antonio ZandonatiIl signor Podestà Antonio Zandonati
Il Signor Carlo BontadiIl Signor Carlo Bontadi | Giuseppe Albanesi SegretarioGiuseppe Albanesi Segretario
>>D. Giovanni Bertolini>>D. Giovanni Bertolini |
>>G. B. Sannicolò>>G. B. Sannicolò |
>>Tolomeo Tolomei>>Tolomeo Tolomei |
>>Dott. Antonio Balista>>Dott. Antonio Balista |
>>Don Giovanni Bertanza>>Don Giovanni Bertanza |
>>Pubblio Colle>>Pubblio Colle |
>>Pischi Antonio>>Pischi Antonio |
>>Giuseppe Zanella>>Giuseppe Zanella |
>>Rizzi Osvaldo>>Rizzi Osvaldo |
>>G. B. Eberle>>G. B. Eberle |
>>G. B. Costa>>G. B. Costa |
>>Pompeo Azzolini>>Pompeo Azzolini |
>>F. A. Marsilli>>F. A. Marsilli |
>>Zanolli Francesco>>Zanolli Francesco |
>>Alessandro D. Boni>>Alessandro D. Boni |
>>Cesare Gerosa>>Cesare Gerosa |

Omissis

III. OGGETTO

Sopra domanda di alcuni cittadini, la Commissione pella diramazione dell'acqua potabile dello Spino provoca l'autorizzazione di potere accordare ai possessori di spine d'acqua ed agli eventuali compratori, oltre una o più spine intiere, anche mezza spina d'acqua.

Venne ad unanimia conchiuso di accordare la provocata autorizzazione, cioè che le mezze spine vadano in aumento delle intere spine e che isolatamente non si possano accordare mezze spine, cioè al di sotto di una spina non si possa mai accordare concessioni. Si conchiuse, che il permesso venga portato nello statuto, a rettifica dello stesso. Chiuso il presente atto protocollare, venne letto, confermato e sottoscritto.

Giovanni Bertolini Zandonati Giuseppe Albanesi Segretario

ELENCO

redatto nell'aprile dell'anno 1863

degli aventi diritto di spine e scoli dell'acqua

dedotta dalla Sorgente dello Spino

Created with Writer2ePub

by Luca Calcinai